Frequency (Hz) 1

)^{1/2} /Hz 2 Magnitude (m/s

10

Calibrated Amplitude Spectral Density of AGM Tiltmeter

T0=29/08/2014 15:30:17 Avg=10 BW=0.0117187

H1:PEM-EX_SEIS_VEA_FLOOR_X_DQ H1:PEM-EX_SEIS_VEA_FLOOR_Y_DQ H1:PEM-EX_TILT_VEA_FLOOR_X_DQ H1:PEM-EX_TILT_VEA_FLOOR_Y_DQ